F1Us donem la benvinguda a Ubuntu!Sistema autònom per a Ubuntu 10.04. Fou
muntat el 20100429.

ÍNDEX DE L'AJUDA

TECLA  TEMA

<F1F1>   Aquesta pàgina, l'índex de l'ajuda.
<F2F2>   Prerequisits per a executar Ubuntu.
<F3F3>   Mètodes d'arrencada per maneres especials d'utilitzar aquest sistema.
<F4F4>   Mètodes d'arrencada addicionals; rescat d'un sistema espatllat.
<F5F5>   Paràmetres d'arrencada especials, resum.
<F6F6>   Paràmetres d'arrencada especials per a màquines especials.
<F7F7>   Paràmetres d'arrencada especials per a controladors de disc particulars.
<F8F8>   Paràmetres d'arrencada especials per al programa d'arrencada.
<F9F9>   Com podeu obtenir ajuda.
<F10F10>  Copyrights i garanties.

Premeu les tecles F2 a F10 per més detalls, o bé la tecla d'escapada per
sortir de l'ajuda.F2PREREQUISITS PER A INSTAL·LAR L'UBUNTUHeu de tenir com a mínim 384 megabytes de RAM per a utilitzar aquest sistema
autònom de l'Ubuntu.

El sistema autònom no requereix espai al vostre disc dur. De totes maneres,
aquest utilitzarà les particions d'intercanvi Linux existents en el disc, si
és que n'hi ha alguna.

Consulteu les PMF (preguntes més freqüents) per a més informació, les quals
trobareu al lloc web de l'Ubuntu, http://www.ubuntu.com/

Us agraïm que hàgiu escollit l'Ubuntu!

Premeu F1 per a mostrar l'index de l'ajuda, o bé la tecla d'escapada per a
sortir de l'ajuda.F3MÈTODES D'ARRENCADAMètodes d'arrencada disponibles:

Proveu l'Ubuntu sense fer cap canvi al vostre ordinador
  Inicia el sistema autònom. Si ho voleu, el podeu instal·lar més tard a
  través de la icona «Instal·la» de l'escriptori.
Instal·la l'Ubuntu
  Inicia la instal·lació.
Comprovació de la memòria
  Realitza una prova de la memòria.

(«Ubuntu» pot ser reemplaçat pels altres noms de sistema operatiu associats.
Aquest text de l'ajuda és genèric.)

Per a utilitzar un d'aquests mètodes d'arrencada, seleccioneu-lo amb les
tecles de cursor en el menú. Premeu F4 per a seleccionar mètodes alternatius
d'arrencada i d'instal·lació. Premeu F6 per a editar els paràmetres
d'arrencada. Premeu F6 de nou per a seleccionar en un menú paràmetres
d'arrencada utilitzats habitualment.

Excepte en el mode expert, se suprimiran els missatges d'arrencada del nucli
que no siguin crítics.

Premeu F1 per a mostrar l'index de l'ajuda, o bé la tecla d'escapada per a
sortir de l'ajuda.F4RESCAT D'UN SISTEMA ESPATLLATNo hi ha mode de rescat dedicat en aquest disc. Tanmateix, com que el disc
proporciona un entorn d'usuari complet, és possible utilitzar eines
proporcionades de la línia d'ordres i gràfiques per recuperar un sistema
malmès, i utilitzar un navegador web per buscar ajuda. A Internet hi ha un
gran número de consells per a la majoria de problemes que poden causar que
el vostre sistema no arranqui correctament.

Premeu F1 per a mostrar l'index de l'ajuda, o bé la tecla d'escapada per a
sortir de l'ajuda.F5PARÀMETRES D'ARRENCADA ESPECIALS - RESUMEn alguns pocs sistemes, pot ser que hàgiu d'especificar un paràmetre
després de prémer F6 per a poder arrencar. Per exemple, pot ser que el Linux
no pugui detectar el vostre maquinari, per la qual cosa pot ser que hàgiu d
'especificar-ne el tipus o ubicació de manera explícita perquè pugui ser
reconegut.

Premeu el següent per a més informació sobre els paràmetres d'arrencada:

<F6F6>   paràmetres d'arrencada per a màquines especials
<F7F7>   paràmetres d'arrencada per a diversos controladors de disc
<F8F8>   paràmetres d'arrencada compatibles amb el programa d'arrencada

El programa d'arrencada carrega un gran nombre de mòduls del nucli de manera
dinàmica, els paràmetres dels quals no es poden especificar a la línia
d'ordres.

Premeu F1 per a mostrar l'index de l'ajuda, o bé la tecla d'escapada per a
sortir de l'ajuda.F6PARÀMETRES D'ARRENCADA ESPECIALS - MAQUINARI DIVERSPodeu utilitzar els paràmetres d'arrencada següents després de prémer F6, en
combinació amb el mètode d'arrencada (vegeu <F3F3>). Si utilitzeu números
hexadecimals, haureu de fer servir el prefix 0x (p.ex. 0x300).

MAQUINARI                              PARÀMETRE A ESPECIFICAR

IBM PS/1 o ValuePoint (disc IDE)       hd=cilindres,capçals,sectors
Alguns models ThinkPad d'IBM           floppy.floppy=thinkpad
Protegeix regions de ports d'E/S       reserve=iobase,extent[,...]
Ordinadors portàtils amb problemes de visualització a la pantalla
                                       vga=771
Força l'ús del controlador IDE genèric generic.all_generic_ide=1

Possibles solucions temporals per a blocatges o altres fallades del
maquinari.

inhabilita l'encaminament d'interrupcions de l'APIC que presenti errors
                                       noapic nolapic
inhablita l'ACPI (parcialment)         acpi=noirq o acpi=off
habilita l'USB                         nousb
sondeig d'interrupcions                irqpoll

Premeu F1 per a mostrar l'index de l'ajuda, o bé la tecla d'escapada per a
sortir de l'ajuda.F7PARÀMETRES D'ARRENCADA ESPECIALS - UNITATS DE DISC DIVERSESPodeu utilitzar els paràmetres d'arrencada següents després de prémer F6, en
combinació amb el mètode d'arrencada (vegeu <F3F3>).

MAQUINARI                    PARÀMETRE A ESPECIFICAR

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (habilitat si és diferent de
zero)
Amfitrions SCSI BusLogic     BusLogic.BusLogic=iobase
Algunes màquines de DELL     aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Aquesta llista no és completa; consulteu el fitxer kernel-parameters.txt per
a obtenir més informació.

Premeu F1 per a mostrar l'index de l'ajuda, o bé la tecla d'escapada per a
sortir de l'ajuda.F8PARÀMETRES D'ARRENCADA ESPECIALS - SISTEMA D'INSTAL·LACIÓPodeu utilitzar els paràmetres d'arrencada següents després de prémer F6, en
combinació amb el mètode d'arrencada (vegeu <F3F3>). Aquests paràmetres
controlen com funciona el programa d'arrencada.

RESULTAT                                PARÀMETRE

Inhabilita l'ACPI per als mapes PCI (això és útil per a alguns servidors
d'HP i màquines Via)                    pci=noacpi
Utilitza un terminal Braille            brltty=driver,device,texttable

Premeu F1 per a mostrar l'index de l'ajuda, o bé la tecla d'escapada per a
sortir de l'ajuda.F9COM PODEU OBTENIR AJUDANo us preocupeu si no podeu iniciar l'Ubuntu. L'equip de l'Ubuntu sempre és
a punt per a ajudar-vos. Ens interessa especialment que ens comuniqueu els
problemes d'inici, atès que generalment no els passen només a una sola
persona. És possible que ja coneguem aquest problema i puguem oferir una
solució ràpida, o bé que ens interessi conèixer-lo a través vostre i
solucionar-lo amb la vostra ajuda, de manera que el següent usuari amb el
mateix problema pugui beneficiar-se de la vostra experiència.

Consulteu les PMF (preguntes més freqüents) per a més informació, les quals
trobareu al lloc web de l'Ubuntu, http://www.ubuntu.com/

Premeu F1 per a mostrar l'index de l'ajuda, o bé la tecla d'escapada per a
sortir de l'ajuda.F10COPYRIGHTS I GARANTIESL'Ubuntu és Copyright (C) 2004-2010 Canonical Ltd., i incorpora el treball
de molts altres autors originals i col·laboradors.

El sistema Ubuntu es pot redistribuir lliurement. Després de l'inici, les
condicions precises de distribució per a cada paquet es descriuen en el
fitxer /usr/share/doc/nomdelpaquet/copyright corresponent.

L'Ubuntu no ofereix CAP TIPUS DE GARANTIA, en la mesura permesa per les
lleis aplicables.

Aquest sistema es basa en Debian. Aneu a http://www.debian.org/ per a més
detalls i informació sobre el projecte Debian.

Premeu F1 per a mostrar l'index de l'ajuda, o bé la tecla d'escapada per a
sortir de l'ajuda.
