PROJCS["RT90_DIRPRJ",GEOGCS["Latitud/longitud.SWEREF99",DATUM["GRS80",SPHEROID["anon",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["grader",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["Central_Meridian",15.8062845294444],PARAMETER["False_Easting",1500064.274],PARAMETER["False_Northing",-667.711],PARAMETER["Latitude_of_Origin",0],PARAMETER["Scale_Factor",1.00000561024],UNIT["m",1]]
